\begin{thebibliography}{1}

\providecommand{\natexlab}[1]{#1}
\providecommand{\url}[1]{\texttt{#1}}
\providecommand{\urlprefix}{URL }
\providecommand{\eprint}[2][]{\url{#2}}

\bibitem[{Gribaudo et~al.}(2003){Gribaudo, Horv{\~A}{\textexclamdown}th, Bobbio, Tronci, Ciancamerla \& Minichino}]{Gribaudo_etal2003} Marco Gribaudo, Andras Horv{\~A}{\textexclamdown}th, Andrea Bobbio, Enrico Tronci, Ester Ciancamerla, and Michele Minichino. "Fluid Petri Nets and hybrid model checking: a comparative case study." \textit{Int. Journal on: Reliability Engineering \& System Safety} 81, no. 3 (2003): 239--257. Elsevier. DOI: 10.1016/S0951-8320(03)00089-9.

\end{thebibliography}

